BeamS.P.C.(L)S.P.C.(R)BEAMmstripsMWPC’sTARGETT.B.CAB

D.C.(1)

D.C.(2)A26 mmsA1BeamA2(L)A2(R)ms

1mm. MWPC’s

19.5m (ZYUW)

20m (ZYZY)VERTEXmstrips1mm. MWPC’s

H1

H2H3C1øC2ø

GAMSg CAL

OLGAg CAL OLGAg CALV. Lenti 2/9/1993W LAYOUT FOR WA91 (1994 RUN)