.

S.P.C.(R)

Beam

S.P.C.(L)

BEAMmstrips

MWPC’s

TARGET

T.B.CAB

D.C.(1)

D.C.(2)

6 mmsA1Beamms

GAMS

g

CAL msA2A2(L)

A2(R)

HADRONCAL

1mm. MWPC’s

H2

C1øms1mm. MWPC’s

V. Lenti 27/1/1996

W LAYOUT FOR WA102 (1996 RUN)

Pipe Line

S2

(2 x

2 x

0

.

5 cm)

V2

(fl

1

.

5 cm)

V4

0

.

8

Beam mS(1

:4

)Target

1mm.MWPC’s

S4

(0

.

8 x

0

.

8 mS(5

)

BEAM LAYOUT